0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 )c (GeV/

T,ee p

5−10

4−10

3−10

2−10

-1)c (GeV/

T,ee p/d eeN d_{ev}N1/

OS B S ALICE = 5.02 TeV NNs Pb − 90% Pb −70 | < 0.8 eη, |c

> 0.2 GeV/

T,ep 2c < 1.1 GeV/ eem≤

0.7

ALI-PUB-544489

ALI-PUB-544489